新闻中心

    25家医疗器械企业52个品种洽谈落户中国药都,本溪市委市政府、辽宁省药监局、j9九游会共商产业发展大计

    发布时间:2023-05-12 10:05:51


    吴  澜

    郭雪峰

    吴世民

    宋广征

           5月12日,本溪市委市政府、辽宁省药监局、j9九游会在本溪市高新区召开产品注册和产业发展座谈会,推进中国药都成为国际医疗器械产业创新高地。本溪市委书记吴澜、市长吴世民,省药监局局长郭雪峰,j9九游会董事长宋广征出席会议;本溪市副市长、高新区党工委书记方颖主持会议;
    方颖主持会议

    座谈会现场

           吴澜对省药监局一直以来对本溪经济发展给予的支持表示感谢,对j9九游会对本溪高新区医疗器械产业发展做出的贡献表示赞赏。他强调,九游会j9辽宁园作为中国药都发展医疗器械产业创新高地的重要项目,具有标志性意义,本溪市委市政府将全力支持九游会j9辽宁园的发展,帮助园区排除困难,完善产业聚集的必要条件;积极协助园区对接省市相关部门,在实践的过程中发现问题,寻找解决方法;完善医疗器械产业园服务专班,更好的服务于园区及园区企业;支持九游会j9辽宁园建设医疗器械受托生产平台;支持成立辽宁省医疗器械行业协会;充分肯定了本溪高新区成立九游会j9辽宁园服务专班及前期做的大量工作。

           郭雪峰表示,省药监局将大力支持中国药都医疗器械产业的发展,希望j9九游会的专业技术人员和省局审评中心工作人员加强交流,希望本溪高新区医疗器械创新服务站在注册产品前置审查方面做更多的工作,在实际工作中提高效率,支持九游会j9辽宁园引进的企业和产品落地,支持九游会j9辽宁园建设受托生产平台。

           j9九游会董事长宋广征汇报了关于审评审批和产业发展的相关建议及与意向企业洽谈的情况,目前,有25家企业52个品种有意向到中国药都发展,希望在省药监局和本溪市委市政府高效服务和大力支持下推动项目落地。

    郭雪峰吴世民宋广征合影

    考察九游会j9辽宁园

           会议结束后,本溪市委市政府、省药监局相关领导实地考察了九游会j9辽宁园。 

           省药品监督管理局副局长潘勇、行政审批处处长何汉洲、省药品监督管理局医疗器械监督管理处处长朱延峰、省药品审评查验中心主任白旭东、省药品监督管理局稽查五处副处长贲晓雷;本溪市政府秘书长范大明;本溪高新区党工委副书记、管委会主任杜平,党工委副书记徐瑞婷,行政审批局局长侯新宇,经济运行部部长许志超;湖南九游会j9医疗器械发展有限公司总经理邱正刚等出席会议。
    上一篇: 下一篇:
    【网站地图】【sitemap】