新闻中心

喜报|海南省工业用房首单!九游会j9?诟咝虑叭〉迷な坌砜芍

发布时间:2023-03-16 11:04:04

      

      2023年3月15日,九游会j9国际·?诟咝虑搅破餍翟癆l#~A3#、A5#~A11#、B1#~B3#、B5#、B6#、C1#~C3#、C5#~C11#、D3#楼(共26幢)取得?谑猩唐贩吭な坌砜芍,成为海南省首个可直接出售的工业地产项目,开创海南工业地产新的里程碑!


项目预售许可证

项目简介

      九游会j9国际·?诟咝虑搅破餍翟拔挥诤?诠腋咝录际蹩⑶腊泊蟮81号,总规划用地面积230亩,建筑面积51万平方米。建成后将引进医疗器械企业及相关配套企业300余家,实现园区年产值100亿以上,努力成为?诟咝虑呖萍、高产值、高税收的医疗器械标志性专业园区。


项目效果图

园区布局:一带一廊两园

1.工业小独栋:300平米/层,5层,总面积1500平米,20栋,私享独立商务庭院(240~396平米)。

2.工业中独栋:600平米/层,5层,总面积3000平米,6栋共享3600平米文化长廊。

3.工业大独栋:2230平米/层,9层,总面积20066平米,2栋单元面积311~529平米。

4.医疗器械生产大厦:2185平米/层,15层,每户150平米,单元面积80~2185平米。

5.文化馆:360平米/层,6层,总面积2160平米。

6.文化广。4500平米
项目效果图
上一篇: 下一篇:
【网站地图】【sitemap】